0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

S

(a)

I

R

0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

S

(b)

I

R